Title: Exemple de lecture d'indices
Course: L'indice de variation > Section: LIRE ET INTERPRETER

- La plupart du temps, la lecture de la variation se fait par rapport à la base :

→ Le PIB/habitant français est passé d'un indice 100 en 2018 à un indice 101,4 en 2019, ce qui signifie qu'il a augmenté de 1,4% entre 2018 et 2019.

→ Le PIB/habitant français était d'un indice 93,1 en 2020 (base 100 en 2018), ce qui signifie qu'il a diminué de 6,9% entre 2018 et 2020 (car 93,1-100 = -6,9)

→ Le PIB/habitant français est passé d'un indice 100 en 2018 à un indice 99,2 en 2021, soit une baisse du PIB/habitant de 0,8% entre 2018 et 2021.

- Dans certains cas, il peut être intéressant d'effectuer des comparaisons sans la base. On voit ainsi graphiquement que le PIB/habitant français a diminué entre 2019 et 2020 mais augmenté entre 2020 et 2021. Dans cette situation, la lecture se fait uniquement avec les indices et les points d'indice, en précisant la base, mais sans mobiliser le taux de variation ou le coefficient multiplicateur.

→ Le PIB/habitant français a diminué entre 2019 et 2020 : il est passé d'un indice 101,4 à un indice 93,1 (base 100 en 2018), soit une baisse de 8,3 points d'indice.

→ Le PIB/habitant français a augmenté entre 2020 et 2021 : il est passé d'un indice 93,1 à un indice 99,2 (base 100 en 2018), soit une hausse de 6,1 points d'indice.

♦ Si la lecture se fait par rapport à la base, il faut lire les indices puis effectuer une lecture avec un taux de variation ou un coefficient multiplicateur.

♦ Si la lecture se fait sans la base dans la période étudiée, il faut lire les indices en précisant l'année de base 100 puis effectuer une lecture de l'écart en points d'indice.